en	access.denied
ar	تم رفض الوصول

en	stacktrace
ar	حدثت المشكلة هنا

en	http_error.title
ar	خطأ

en	http_error.description
ar	حدث خطأ

en	http_error.suggestion
ar	حدث خطأ غير متوقع ، يرجى المحاولة مرة أخرى. ربما تكون قد عثرت على ثغرة ، لذا يرجى الاتصال بالمسؤول إذا لم تختف المشكلة بعد تجربتها مرة أخرى.

en	http_error_404.description
ar	الصفحة غير موجودة

en	http_error_404.suggestion
ar	لم نتمكن من العثور على الصفحة التي كنت تبحث عنها. في هذه الأثناء ، قد تعود إلى لوحة التحكم وتبدأ من جديد.

en	http_error_403.description
ar	هذه الصفحة مقيدة

en	http_error_403.suggestion
ar	عذرًا ، ولكن ليس لديك أذونات كافية لرؤية هذه الصفحة. يرجى التحدث إلى المسؤول إذا كنت تعتقد أن هذا خطأ.