en	access.denied
de-ch	Der Zugriff wurde verweigert

en	stacktrace
de-ch	Das Problem ist hier passiert

en	http_error.title
de-ch	Fehler

en	http_error.description
de-ch	Etwas läuft falsch

en	http_error.suggestion
de-ch	Ein kritischer Fehler ist aufgetreten. Möglicherweise haben Sie einen Software Fehler gefunden, kontaktieren Sie bitte ihren Administrator wenn der Fehler bestehen bleibt.

en	http_error_404.description
de-ch	Seite wurde nicht gefunden

en	http_error_404.suggestion
de-ch	Wir konnten die angeforderte Seite leider nicht finden. Bitte wechseln Sie zu ihrem Dashboard und starten von vorne.

en	http_error_403.description
de-ch	Seite ist geschützt

en	http_error_403.suggestion
de-ch	Entschuldigung, Sie haben nicht genügend Berechtigungen um diese Seite zu sehen. Bitte sprechen Sie mit ihrem Administrator wenn Sie dies für einen Fehler halten.