en	access.denied
eo	Aliro malpermesita

en	stacktrace
eo	La problemo okazis ĉi tie

en	http_error.title
eo	Eraro

en	http_error.description
eo	Io estas malĝusta

en	http_error.suggestion
eo	Grava eraro okazis, bv. provi denove. Eble vi trovis programan problemon, bv. kontakti vian administranton se la problemo persistos.

en	http_error_404.description
eo	La paĝo ne estas trovita

en	http_error_404.suggestion
eo	Ni ne trovis la paĝon kiun vi serĉis. Bv. reveni al via panelo kaj komenci denove.

en	http_error_403.description
eo	La paĝo estas limigite alirebla

en	http_error_403.suggestion
eo	Pardonon, sed vi ne havas sufiĉajn rajtojn por vidi tiun ĉi paĝon. Bv. paroli kun via administranto se vi pensas ke tio estas eraro.