en	access.denied
fa	دسترسی ممنوع شد

en	stacktrace
fa	مشکلی اینجا پیش آمده

en	http_error.title
fa	خطا

en	http_error.description
fa	چیزی اشتباه است

en	http_error.suggestion
fa	یک خطای حیاتی روی داد، لطفاً دوباره امتحان کنید. ممکن است مشکل نرم افزاری پیدا کرده باشید، لطفاً در صورت رفع مشکل با سرپرست خود تماس بگیرید.

en	http_error_404.description
fa	صفحه یافت نشد

en	http_error_404.suggestion
fa	ما نتوانستیم صفحه مورد نظر شما را پیدا کنیم. لطفاً به داشبورد خود برگردید و از نو شروع کنید.

en	http_error_403.description
fa	صفحه محدود شده است

en	http_error_403.suggestion
fa	متأسفیم، اما شما مجوز کافی برای دیدن این صفحه را ندارید. اگر فکر می کنید این یک خطا است، لطفاً با سرپرست خود صحبت کنید.