en	access.denied
fi	Käyttö estetty

en	stacktrace
fi	Ongelma tapahtui täällä

en	http_error.title
fi	Virhe

en	http_error.description
fi	Jokin meni pieleen

en	http_error.suggestion
fi	Kriittinen virhe, yritä uudelleen. Olet saattanut löytää ohjelmistoon liittyvän ongelman, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan mikäli ongelma jatkuu.

en	http_error_404.description
fi	Sivua ei löytynyt

en	http_error_404.suggestion
fi	Hakemaasi sivua ei löytynyt. Palaa takaisin ohjauspaneeliin ja aloita alusta.

en	http_error_403.description
fi	Sivun käyttö on rajoitettu

en	http_error_403.suggestion
fi	Pahoittelut, mutta sinulla ei ole riittäviä oikeuksia tarkastella tätä sivua. Keskustele järjestelmänvalvojasi kanssa, jos luulet että tässä on virhe.