en	access.denied
he	הגישה נדחתה

en	stacktrace
he	הבעיה התרחשה כאן

en	http_error.title
he	שגיאה

en	http_error.description
he	משהוא לא טוב קרה

en	http_error.suggestion
he	התרחשה שגיאה קריטית. אנא נסה שוב. יתכן שמצאת באג בתוכנה. אנא פנה למנהל המערכת שלך.

en	http_error_404.description
he	הדף לא נמצא

en	http_error_404.suggestion
he	לא הצלחנו למצוא את הדף שאתה מחפש. אנא חזור לדף הבית שלך והתחל מחדש.

en	http_error_403.description
he	הגישה לדף מוגבלת

en	http_error_403.suggestion
he	מצטערים, אך אין לך מספיק הרשאות כדי לצפות בדף. אנא פנה למנהל המערכת שלך אם לדעתך זו שגיאה.