en	access.denied
nb-no	Tilgang nektet

en	stacktrace
nb-no	Problemet oppstod her

en	http_error.title
nb-no	Feil

en	http_error.description
nb-no	Noe gikk galt

en	http_error.suggestion
nb-no	En kritisk feil oppstod. Prøv igjen. Det kan hende det er et programvareproblem. Kontakt din administrator hvis problemet vedvarer.

en	http_error_404.description
nb-no	Fant ikke siden

en	http_error_404.suggestion
nb-no	Fant ikke siden du søker. Gå tilbake til oversikten og prøv igjen.

en	http_error_403.description
nb-no	Begrenset side

en	http_error_403.suggestion
nb-no	Du har ikke tilgang til siden. Ta det opp med din administrator hvis du tror dette er en feil.