en	access.denied
pl	Odmowa dostępu

en	stacktrace
pl	Problem wystąpił tutaj

en	http_error.title
pl	Bład

en	http_error.description
pl	Coś poszło nie tak

en	http_error.suggestion
pl	Wystąpił błąd krytyczny, proszę spróbuj ponownie. Możliwe, że znalazłeś błąd w oprogramowaniu. Skontaktuj się z administratorem, jeśli to się powtórzy.

en	http_error_404.description
pl	Strona nie została znaleziona

en	http_error_404.suggestion
pl	Nie mogliśmy odnaleźć strony, której szukasz. Powróć do swojego pulpitu i spróbuj jeszcze raz.

en	http_error_403.description
pl	Strona jest zastrzeżona

en	http_error_403.suggestion
pl	Przepraszamy, ale nie masz wystarczających uprawnień, aby wyświetlić tę stronę. Zwróć się do administratora, jeżeli sądzisz, że to błąd.