en	access.denied
pt	Acesso Negado

en	stacktrace
pt	Um problema ocorreu

en	http_error.title
pt	Erro

en	http_error.description
pt	Um erro ocorreu

en	http_error.suggestion
pt	Um erro inesperado aconteceu, favor tente novamente. Se deparou com um bug, favor contatar o administrador caso o problema se repita novamente.

en	http_error_404.description
pt	Página não encontrada

en	http_error_404.suggestion
pt	Não conseguimos encontrar a página que está a procurar. Por favor retorne ao dashboard e começe novamente.

en	http_error_403.description
pt	Esta página é restrita

en	http_error_403.suggestion
pt	Desculpe, não tem permissões suficientes para ver esta página. Por favor, fale com o seu administrador se acha que isso é um erro.