en	access.denied
pt-br	O acesso foi negado

en	stacktrace
pt-br	Um problema ocorreu aqui

en	http_error.title
pt-br	Erro

en	http_error.description
pt-br	Algo está errado

en	http_error.suggestion
pt-br	Um erro crítico ocorreu, por favor tente novamente. Você pode ter encontrado um problema de software, entre em contato com o administrador se o problema persistir.

en	http_error_404.description
pt-br	Página não encontrada

en	http_error_404.suggestion
pt-br	Não conseguimos encontrar a página que você está buscando. Por favor, volte ao seu painel e comece de novo.

en	http_error_403.description
pt-br	Esta página é restrita

en	http_error_403.suggestion
pt-br	Desculpe, mas você não tem permissões suficientes para ver esta página. Por favor, fale com seu administrador se achar que isso é um erro.