en	access.denied
ro	Acces interzis

en	stacktrace
ro	Problema a aăarut aici

en	http_error.title
ro	Eroare

en	http_error.description
ro	Există o problemă

en	http_error.suggestion
ro	A apărut o eroare critică, te rog să încerci din nou. Te rog contactează administratorul dacă problema persistă.

en	http_error_404.description
ro	Nu am găsit pagina

en	http_error_404.suggestion
ro	Nu am putut găsi pagina pe care o cauți. Te rog să te întorci la panoul de control și să încerci din nou.

en	http_error_403.description
ro	Accesul la pagina aceasta este restricționat

en	http_error_403.suggestion
ro	Îmi pare rău, dar nu ai suficiente permisiuni ca să vezi această pagină. Te rog să vorbești cu administratorul dacă crezi că e o greșeală.