en	access.denied
uk	У доступі було відмовлено

en	stacktrace
uk	Проблема виникла тут

en	http_error.title
uk	Помилка

en	http_error.description
uk	Щось не так

en	http_error.suggestion
uk	Сталася критична помилка, спробуйте ще раз. Можливо, Ви знайшли програмну проблему. Якщо проблема повториться, зверніться до свого адміністратора.

en	http_error_404.description
uk	Сторінка не знайдена

en	http_error_404.suggestion
uk	Ми не змогли знайти сторінку, яку Ви шукали. Будь ласка, поверніться до своєї інформпанелі та почніть спочатку.

en	http_error_403.description
uk	Доступ до сторінки обмежений

en	http_error_403.suggestion
uk	На жаль, у Вас немає достатніх дозволів для перегляду цієї сторінки. Якщо вважаєте, що це помилка, поговоріть, будь ласка, зі своїм адміністратором.