en	warning
de	Warnung

en	timesheet.stop.success
de	Zeitmessung wurde gestoppt

en	timesheet.stop.error
de	Zeitmessung konnte nicht gestoppt werden

en	timesheet.start.success
de	Zeitmessung wurde gestartet

en	timesheet.start.error
de	Zeitmessung konnte nicht gestartet werden

en	timesheet.start.exceeded_limit
de	Das Limit aktiver Zeitmessungen wurde erreicht, bitte stoppen Sie mindestens eine laufende Zeitmessung.

en	timesheet.locked.warning
de	Sie bearbeiten einen exportierten Eintrag

en	action.update.success
de	Änderungen gespeichert

en	action.update.error
de	Änderungen konnten nicht gespeichert werden: %reason%

en	action.delete.success
de	Eintrag wurde gelöscht

en	action.delete.error
de	Eintrag konnte nicht gelöscht werden: %reason%

en	invoice.first_template
de	Bitte legen Sie zunächst eine Rechnungsvorlage an

en	action.upload.error
de	Die Datei konnte nicht hochgeladen bzw. gespeichert werden: %reason%

en	action.csrf.error
de	Die Aktion konnte nicht durchgeführt werden: ungültiges Sicherheitstoken.