en	warning
de-ch	Warnung

en	timesheet.stop.success
de-ch	Zeitmessung wurde gestoppt

en	timesheet.stop.error
de-ch	Zeitmessung konnte nicht gestoppt werden

en	timesheet.start.success
de-ch	Zeitmessung wurde gestartet

en	timesheet.start.error
de-ch	Zeitmessung konnte nicht gestartet werden

en	The limit of active time records has been reached. Please stop at least one running time measurement first.
de-ch	Das Limit aktiver Zeitmessungen wurde erreicht, bitte stoppen Sie mindestens eine laufende Zeitmessung.

en	timesheet.locked.warning
de-ch	Sie bearbeiten einen exportierten Eintrag

en	action.update.success
de-ch	Änderungen gespeichert

en	action.update.error
de-ch	Änderungen konnten nicht gespeichert werden: %reason%

en	action.delete.success
de-ch	Eintrag wurde gelöscht

en	action.delete.error
de-ch	Eintrag konnte nicht gelöscht werden: %reason%

en	invoice.first_template
de-ch	Bitte legen Sie zunächst eine Rechnungsvorlage an

en	action.upload.error
de-ch	Die Datei konnte nicht hochgeladen bzw. gespeichert werden: %reason%

en	action.csrf.error
de-ch	Die Aktion konnte nicht durchgeführt werden: ungültiges Sicherheitstoken.