en	warning
nb-no	Advarsel

en	timesheet.stop.success
nb-no	Tidssporing ble stoppet

en	timesheet.stop.error
nb-no	Kunne ikke stoppe tidssporing

en	timesheet.start.success
nb-no	Tidssporing ble startet

en	timesheet.start.error
nb-no	Kunne ikke starte tidssporing

en	The limit of active time records has been reached. Please stop at least one running time measurement first.
nb-no	Grensen for aktive tidsoppføringer er nådd. Stopp minst én kjørende tidsmåling først.

en	timesheet.locked.warning
nb-no	Du redigerer en eksportert oppføring

en	action.update.success
nb-no	Lagrede endringer

en	action.update.error
nb-no	Kunne ikke lagre endringer: %reason%

en	action.delete.success
nb-no	En oppføring ble slettet

en	action.delete.error
nb-no	En oppføring kunne ikke slettes: %reason%

en	invoice.first_template
nb-no	Opprett en fakturamal først

en	action.upload.error
nb-no	Filen kunne ikke lastes opp eller lagres: %reason%

en	action.csrf.error
nb-no	Handlingen kunne ikke utføres: Ugyldig sikkerhetssymbol.