en	warning
pl	Ostrzeżenie

en	timesheet.stop.success
pl	Rejestrowanie czasu zostało zatrzymane

en	timesheet.stop.error
pl	Rejestrowanie czasu nie może zostać zatrzymane

en	timesheet.start.success
pl	Rejestrowanie czasu uruchomione

en	timesheet.start.error
pl	Rejestrowanie czasu nie mogło zostać uruchomione

en	The limit of active time records has been reached. Please stop at least one running time measurement first.
pl	Limit aktywnych jednoczesnych pomiarów czasu został osiągnięty. Proszę najpierw zatrzymać przynajmniej jeden z trwających już pomiarów.

en	timesheet.locked.warning
pl	Edytujesz wpis, który został już wyeksportowany

en	action.update.success
pl	Zapisano zmiany

en	action.update.error
pl	Nie mozna zapisać zmian: %reason%

en	action.delete.success
pl	Wpis został usunięty

en	action.delete.error
pl	Nie mozna usunąć wpisu: %reason%

en	invoice.first_template
pl	Należy utworzyć pierwszy wzorzec faktury aby kontynuować

en	action.upload.error
pl	Nie można przesłać lub zapisać pliku: %reason%

en	action.csrf.error
pl	Ta akcja nie może zostać wykonana: błędny token bezpieczeństwa.